Scale chr3: Gap

RefSeq All RefSeq Curated

Other RefSeq

Spliced ESTs

RepeatMasker

EVA SNP Release 7

2 kb panTro4 132,960,500 132,961,000 132,961,500 132,962,000 132,962,500 132,963,000 132,963,500 132,964,000 132,964,500 132,965,000 132,965,500 132,966,000 132,966,500 132,967,000 132,967,500 Gap Locations

Genscan Gene Predictions

RefSeq genes from NCBI

Non-Chimp RefSeq Genes

Chimp mRNAs from GenBank Chimp ESTs That Have Been Spliced

Rhesus (Oct. 2010 (BGI CR_1.0/rheMac3)) Chained Alignments

Rhesus (Oct. 2010 (BGI CR_1.0/rheMac3)) Alignment net

Mouse (Dec. 2011 (GRCm38/mm10)) Chained Alignments

Mouse (Dec. 2011 (GRCm38/mm10)) Alignment Net

Repeating Elements by RepeatMasker

Short Genetic Variants from European Variant Archive chr3_20.44

chr2 + 119k chr11 - 85282k

chr9 - 90310k chr6 + 115806k chr6 - 29378k chrX + 74138k chrX + 74143k