Scale scaffold4004:

Other RefSeq

RefSeq Genes

RepeatMasker

2 kb papHam1 97,500 98,000 98,500 99,000 99,500 100,000 100,500 101,000 101,500 102,000 102,500 103,000 103,500 104,000 Genscan Gene Predictions

Non-Baboon RefSeq Genes

RefSeq Genes

Gorilla (May 2011 (gorGor3.1/gorGor3)) Chained Alignments

Gorilla (May 2011 (gorGor3.1/gorGor3)) Alignment net

Marmoset (March 2009 (WUGSC 3.2/calJac3)) Chained Alignments

Marmoset (March 2009 (WUGSC 3.2/calJac3)) Alignment net

Mouse (Dec. 2011 (GRCm38/mm10)) Chained Alignments

Mouse (Dec. 2011 (GRCm38/mm10)) Alignment Net

Repeating Elements by RepeatMasker scaffold4004.4

chr3 - 129429k

chr15 + 67357k chr15 + 67412k

chr6 - 115901k chr6 + 29378k chrX - 74143k chrX - 74138k