Scale GL831389-1:

--->

RefSeq All RefSeq Curated

Other RefSeq

Mouse Chain

RepeatMasker

1 bases oreNil2 163,659 T A RefSeq genes from NCBI

AUGUSTUS ab initio gene predictions v3.1 Genscan Gene Predictions Non-Nile tilapia RefSeq Genes

Mouse (Dec. 2011 (GRCm38/mm10)), Chain and Net Alignments

Mouse (Dec. 2011 (GRCm38/mm10)) Alignment Net

Repeating Elements by RepeatMasker

Short Genetic Variants from European Variant Archive Release 6